 -1.074021714E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.458466E+00  dx in pixels
 -3.597161E+01  dy in pixels
      1.010457  scalx
      1.027437  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
