 -1.364959914E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.122800E+00  dx in pixels
 -3.561600E+01  dy in pixels
      1.011376  scalx
      1.026134  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
