 -1.030193135E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.261664E+00  dx in pixels
 -3.713643E+01  dy in pixels
      1.014316  scalx
      1.023277  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
