 -1.330527435E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.295000E-01  dx in pixels
 -3.672000E+01  dy in pixels
      1.015362  scalx
      1.021797  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
