 -1.052024235E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.120293E+00  dx in pixels
 -3.345404E+01  dy in pixels
      1.014979  scalx
      1.022037  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
