 -1.332751435E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.466200E+00  dx in pixels
 -3.459380E+01  dy in pixels
      1.016822  scalx
      1.020330  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
