 -1.300173162E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.809700E+00  dx in pixels
 -3.296090E+01  dy in pixels
      1.017295  scalx
      1.019232  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
