 -9.613727621E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.197410E-02  dx in pixels
 -1.598364E-02  dy in pixels
      1.025097  scale x
      1.024541  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
