 -1.001524693E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.821662E+00  dx in pixels
 -3.342796E+01  dy in pixels
      1.014372  scalx
      1.022280  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
