 -1.037300963E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.059631E+00  dx in pixels
 -3.392548E+01  dy in pixels
      1.013646  scalx
      1.023372  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
