 -1.335171663E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.895400E+00  dx in pixels
 -3.274220E+01  dy in pixels
      1.015161  scalx
      1.021956  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
