 -1.053593670E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.889413E+00  dx in pixels
 -3.463014E+01  dy in pixels
      1.013312  scalx
      1.023681  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
