 -1.334864870E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.473100E+00  dx in pixels
 -3.434440E+01  dy in pixels
      1.014789  scalx
      1.021983  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
