 -1.350128324E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.778000E+00  dx in pixels
 -3.449680E+01  dy in pixels
      1.014751  scalx
      1.021919  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
