 -1.078895809E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.205965E+00  dx in pixels
 -3.251494E+01  dy in pixels
      1.013805  scalx
      1.023903  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
