 -1.350005709E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.065800E+00  dx in pixels
 -3.213370E+01  dy in pixels
      1.015450  scalx
      1.022447  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
