 -1.355081027E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.894100E+00  dx in pixels
 -3.437570E+01  dy in pixels
      1.013349  scalx
      1.023308  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
