 -1.001463827E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.821662E-02  dx in pixels
 -8.717132E-02  dy in pixels
      1.020997  scale x
      1.027036  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
