 -8.043612810E-03 -2.384685216E-03 -1.498238643E-03 -2.191137717E-03  rotation in radian
 -1.986405E+00  dx in pixels
 -3.772062E+01  dy in pixels
      1.013357  scalx
      1.022342  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
