 -8.871619280E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.573904E+00  dx in pixels
 -3.511987E+01  dy in pixels
      1.013156  scalx
      1.024754  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
