 -1.176871545E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.677800E+00  dx in pixels
 -3.428280E+01  dy in pixels
      1.014761  scalx
      1.021967  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
