 -9.685008060E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.267965E+00  dx in pixels
 -3.681164E+01  dy in pixels
      1.014587  scalx
      1.023053  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
