 -1.258260206E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.693000E-01  dx in pixels
 -3.619320E+01  dy in pixels
      1.015486  scalx
      1.021264  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
