 -1.333319066E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.375800E+00  dx in pixels
 -3.140850E+01  dy in pixels
      1.016051  scalx
      1.022064  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
