 -1.039723394E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.581461E+00  dx in pixels
 -3.475205E+01  dy in pixels
      1.012358  scalx
      1.024702  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
