 -1.070961672E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.136749E+00  dx in pixels
 -3.525850E+01  dy in pixels
      1.013140  scalx
      1.024124  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
