 -1.088451890E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.228976E+00  dx in pixels
 -3.512848E+01  dy in pixels
      1.010188  scalx
      1.027040  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
