 -1.371706490E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.055500E+00  dx in pixels
 -3.492980E+01  dy in pixels
      1.011516  scalx
      1.025554  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
