 -1.036009865E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.237778E+00  dx in pixels
 -3.419001E+01  dy in pixels
      1.017022  scalx
      1.019356  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
