 -1.336162036E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.143800E+00  dx in pixels
 -3.530820E+01  dy in pixels
      1.016895  scalx
      1.019583  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
