 -1.245544785E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.627800E+00  dx in pixels
 -3.721310E+01  dy in pixels
      1.016382  scalx
      1.020472  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
