 -1.046594310E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.728894E+00  dx in pixels
 -3.543816E+01  dy in pixels
      1.013399  scalx
      1.023430  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
