 -1.350647155E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.034900E+00  dx in pixels
 -3.573360E+01  dy in pixels
      1.014755  scalx
      1.022335  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
