 -1.342016366E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.358000E-01  dx in pixels
 -3.659480E+01  dy in pixels
      1.015450  scalx
      1.021941  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
