 -1.092305684E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.263995E+00  dx in pixels
 -3.531885E+01  dy in pixels
      1.012203  scalx
      1.025166  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
