 -1.359493784E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.042300E+00  dx in pixels
 -3.588460E+01  dy in pixels
      1.013298  scalx
      1.024038  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
