 -1.047984374E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.042233E+00  dx in pixels
 -3.732361E+01  dy in pixels
      1.014066  scalx
      1.023731  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
