 -1.353144374E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.734000E-01  dx in pixels
 -3.735480E+01  dy in pixels
      1.015349  scalx
      1.022201  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
