 -1.006765074E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.538233E-02  dx in pixels
 -4.681908E-01  dy in pixels
      1.023129  scale x
      1.026504  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
