 -1.020076870E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.328657E+00  dx in pixels
 -3.636787E+01  dy in pixels
      1.014846  scalx
      1.021736  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
