 -1.331620270E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.439400E+00  dx in pixels
 -3.533050E+01  dy in pixels
      1.017023  scalx
      1.019771  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
