 -1.047020060E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.798623E+00  dx in pixels
 -3.286531E+01  dy in pixels
      1.013100  scalx
      1.023893  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
