 -1.085200266E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.576624E+00  dx in pixels
 -3.350397E+01  dy in pixels
      1.013590  scalx
      1.023470  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
