 -1.356527166E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.976200E+00  dx in pixels
 -3.514260E+01  dy in pixels
      1.014996  scalx
      1.021881  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
