 -1.061994062E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.775832E+00  dx in pixels
 -3.267329E+01  dy in pixels
      1.014034  scalx
      1.023818  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
