 -1.359876562E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.141000E+00  dx in pixels
 -3.262780E+01  dy in pixels
      1.015768  scalx
      1.022201  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
