 -1.360654971E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.146900E+00  dx in pixels
 -3.334650E+01  dy in pixels
      1.019092  scalx
      1.017548  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
