 -1.041441369E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.128107E+00  dx in pixels
 -3.629689E+01  dy in pixels
      1.014482  scalx
      1.021710  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
