 -1.349044169E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.186800E+00  dx in pixels
 -3.543950E+01  dy in pixels
      1.016806  scalx
      1.019645  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
