 -1.062307463E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.483257E+00  dx in pixels
 -3.409886E+01  dy in pixels
      1.015027  scalx
      1.021249  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
